-- TEN-08: Haelt fest, warum eine faellige Tenant-Loeschung zurueckgehalten wurde
-- (GoBD-Aufbewahrungspflicht oder Legal Hold aus Archive RET-03), damit Admins
-- den Grund einsehen koennen (Akzeptanzkriterium 2), ohne dass die Registry
-- selbst modulspezifische Retention-Logik kennen muss — nur den Grund-Text.
ALTER TABLE tenants ADD COLUMN retention_block_reason TEXT;
ALTER TABLE tenants ADD COLUMN retention_checked_at TIMESTAMPTZ;
